DELPHI

Vertex Detector Inner Detector Time Projection Chamber

Small Angle Tile Calorimeter

Very Small Angle Tagger

Beam Pipe

Quadrupole

Barrel RICH

Outer Detector

High Density Projection Chamber

Superconducting Coil

Scintillators

Barrel Hadron Calorimeter

Barrel Muon Chambers Forward Chamber A Forward RICH Forward Chamber B Forward EM Calorimeter Forward Hadron Calorimeter Forward Hodoscope Forward Muon Chambers Surround Muon Chambers